 -1.146978774E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.824200E+00  dx in pixels
 -6.928600E+00  dy in pixels
      1.012314  scalx
      1.025711  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
