 -1.070324011E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.968862E+00  dx in pixels
 -1.857220E+01  dy in pixels
      1.014891  scalx
      1.021853  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
