 -1.167687886E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.471600E+00  dx in pixels
 -1.232070E+01  dy in pixels
      1.015556  scalx
      1.023020  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
