 -1.082860613E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.751811E+00  dx in pixels
 -1.815535E+01  dy in pixels
      1.010943  scalx
      1.026570  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
