 -1.228820180E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.912900E+00  dx in pixels
 -8.152100E+00  dy in pixels
      1.017080  scalx
      1.023305  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
