 -1.234330810E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.495800E+00  dx in pixels
 -1.215820E+01  dy in pixels
      1.012610  scalx
      1.026521  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
