  1.536784757E-01 -2.042150779E-01 -1.300530863E-01 -1.628107987E-01  rotation in radian
 -1.093536E+01  dx in pixels
 -2.124830E+01  dy in pixels
      1.014747  scalx
      1.023066  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
