  1.520484687E-01 -2.042150779E-01 -1.300530863E-01 -1.628107987E-01  rotation in radian
 -8.072000E-01  dx in pixels
 -9.062400E+00  dy in pixels
      1.017064  scalx
      1.022223  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
