 -1.111821274E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.166100E+00  dx in pixels
 -1.319800E+01  dy in pixels
      1.017258  scalx
      1.021788  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
