 -1.126956725E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.497500E+00  dx in pixels
 -8.241100E+00  dy in pixels
      1.017647  scalx
      1.021099  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
