 -9.988354070E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.291681E+00  dx in pixels
 -2.060615E+01  dy in pixels
      1.015212  scalx
      1.022161  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
