 -1.147101907E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.311200E+00  dx in pixels
 -1.072100E+01  dy in pixels
      1.017708  scalx
      1.021248  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
