 -1.166165370E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.073200E+00  dx in pixels
 -1.117970E+01  dy in pixels
      1.018566  scalx
      1.020246  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
