 -8.212252908E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.651900E+00  dx in pixels
 -9.737800E+00  dy in pixels
      1.025392  scalx
      1.014348  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
