 -1.040953185E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.306900E+00  dx in pixels
 -1.069710E+01  dy in pixels
      1.015477  scalx
      1.024410  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
