 -1.033474381E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.218716E-01  dx in pixels
 -1.049030E+00  dy in pixels
      1.026720  scale x
      1.032820  scale y
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
