 -1.065802082E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.553413E+00  dx in pixels
 -2.026090E+01  dy in pixels
      1.013746  scalx
      1.024272  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
