 -1.221173582E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.365100E+00  dx in pixels
 -9.648400E+00  dy in pixels
      1.016297  scalx
      1.023723  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
