 -1.212621187E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.352154E-02  dx in pixels
 -9.035807E-02  dy in pixels
      1.027296  scale x
      1.031818  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
