 -1.212741613E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.624400E+00  dx in pixels
 -9.060600E+00  dy in pixels
      1.018603  scalx
      1.021353  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
