 -1.074933924E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.669349E+00  dx in pixels
 -1.939121E+01  dy in pixels
      1.014141  scalx
      1.024021  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
