 -1.211406324E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.982200E+00  dx in pixels
 -1.007740E+01  dy in pixels
      1.016778  scalx
      1.023559  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
