 -4.042795350E-02  5.073528482E-02  2.474031840E-02  2.851789638E-02  rotation in radian
  8.798999E-01  dx in pixels
 -1.006210E+01  dy in pixels
      1.017190  scalx
      1.022207  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
