 -1.185937113E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.967600E+00  dx in pixels
 -1.041650E+01  dy in pixels
      1.018532  scalx
      1.020784  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
