 -1.206836174E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.445300E+00  dx in pixels
 -8.833800E+00  dy in pixels
      1.015607  scalx
      1.023857  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
