 -1.009864244E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.302600E+00  dx in pixels
 -1.059660E+01  dy in pixels
      1.017747  scalx
      1.020405  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
