 -1.070840738E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.033671E+00  dx in pixels
 -2.133308E+01  dy in pixels
      1.012996  scalx
      1.024594  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
