 -9.065895470E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.004982E+00  dx in pixels
 -2.342108E+01  dy in pixels
      1.016613  scalx
      1.021285  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
