 -1.049742236E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.738523E+00  dx in pixels
 -4.685462E+00  dy in pixels
      1.030505  scale x
      1.028590  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
