 -1.089183778E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.628696E+00  dx in pixels
 -2.441320E+01  dy in pixels
      1.015120  scalx
      1.022486  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
