 -1.263240978E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.255720E+01  dx in pixels
 -1.457910E+01  dy in pixels
      1.017452  scalx
      1.021737  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
