 -1.068585924E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.182393E+00  dx in pixels
 -2.118529E+01  dy in pixels
      1.015133  scalx
      1.022587  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
