 -1.227134324E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.072100E+00  dx in pixels
 -1.255640E+01  dy in pixels
      1.017400  scalx
      1.021810  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
