 -1.151039492E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.736000E+00  dx in pixels
 -1.184810E+01  dy in pixels
      1.018529  scalx
      1.020653  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
