 -9.776345300E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.440701E+00  dx in pixels
 -1.994574E+01  dy in pixels
      1.017847  scalx
      1.019814  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
