 -9.943633080E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.070414E+00  dx in pixels
 -1.711102E+01  dy in pixels
      1.019697  scalx
      1.017065  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
