 -9.669706420E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.885020E+00  dx in pixels
 -2.078865E+01  dy in pixels
      1.019951  scalx
      1.015690  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
