 -8.391601800E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.635100E+00  dx in pixels
 -2.020841E+01  dy in pixels
      1.014935  scalx
      1.021244  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
