 -1.016156380E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.217600E+00  dx in pixels
 -1.093120E+01  dy in pixels
      1.017945  scalx
      1.020597  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
