 -1.062132504E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.062167E+00  dx in pixels
 -2.065033E+01  dy in pixels
      1.013422  scalx
      1.024316  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
