 -1.218718604E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.748500E+00  dx in pixels
 -1.126970E+01  dy in pixels
      1.015997  scalx
      1.024255  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
