 -1.061621521E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.404700E+00  dx in pixels
 -1.062790E+01  dy in pixels
      1.015501  scalx
      1.024623  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
