 -1.240584553E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.885100E+00  dx in pixels
 -9.936800E+00  dy in pixels
      1.016386  scalx
      1.023873  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
