 -1.210502175E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.370096E-01  dx in pixels
 -2.095437E-02  dy in pixels
      1.028272  scale x
      1.030617  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
