 -1.089893072E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.479919E+00  dx in pixels
 -1.946499E+01  dy in pixels
      1.013860  scalx
      1.024152  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
