 -1.226880872E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.432500E+00  dx in pixels
 -1.051370E+01  dy in pixels
      1.016453  scalx
      1.023854  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
