 -1.206812492E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.049697E-02  dx in pixels
  1.403155E-01  dy in pixels
      1.027289  scale x
      1.031603  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
