 -1.184642715E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.201400E+00  dx in pixels
 -7.703400E+00  dy in pixels
      1.017487  scalx
      1.021215  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
