 -1.093778833E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.208400E+00  dx in pixels
 -1.453160E+01  dy in pixels
      1.016462  scalx
      1.022597  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
