 -1.039140173E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.809209E+00  dx in pixels
 -1.764080E+01  dy in pixels
      1.018166  scalx
      1.018390  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
